\section{Etude des échantillons de rendu}

Dans le cadre d'une étude plus minutieuse, nous nous sommes intéressés à l'étude de l'évolution des valeurs de pixels et des approximations durant le rendu. A chaque échantillon, une approximation du pixel est réalisée, c'est enfin la moyenne empirique de ces esttimations qui permet de représenter la valeur finale d'un pixel. Une base de données d'images a été créée dans le but de pouvoir étudier sur 1000 échantillons chacun des valeurs.

Cette base comprend pour chaque pixel les 1000 estimations (échantillons) réalisés lors du rendu sur son niveau de gris (canal de luminance).


\subsection{Description de l'objectif}

L'objectif au travers de cette base d'images disponibles et de pouvoir chercher un modèle pouvant prédire la moyenne empirique (de l'image de référence) en ayant pris connaissance des $n$ premiers échantillons. Cela revient à dire que le problème et d'estimer par rapport à la distribution actuelle, la distribution finale des estimations des pixels afin d'en obtenir la moyenne empirique comme présente sur l'image de référence.

\subsection{Paramètres et modèles}



\subsection{Conclusion}


\vspace{2mm}
\noindent
\textbf{Ressources :} \href{https://github.com/prise-3d/Thesis-SampleAnalysis}{Projet github} comprenant l'ensemble des développements réalisés dans cette section.